Title: PROTOTYPE COLUMN

Albert Einstein

Albert Einstein war ein berühmter und bedeutender Physiker. Er wurde 1879 in Ulm geboren und stammte aus einer jüdischen Familie. Seine Eltern zogen nach München, wo Albert eine Schwester bekam. Er beendete die Schule mit 14 Jahren und zog mit seinen Eltern nach Mailand, bevor er an die Universität in der Schweiz ging. Dort erhielt er den Schweizer Pass und später auch den österreichischen Pass. 1912 zog er nach Berlin und wurde Bürger Preußens und des Deutschen Reichs. Wegen der nationalsozialistischen Regierung gab er seinen deutschen Pass ab und erhielt 1940 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er starb 1955 in den USA.

Albert Einsteins größte Entdeckung war die Relativitätstheorie, die in vielen Bereichen zahlreiche Impulse setzte und ihn zu Weltruhm brachte. Er wurde für sein Engagement für Frieden und Völkerverständigung geachtet und eine amerikanische Zeitschrift wählte ihn zum 'Mann des 20. Jahrhunderts'. Sein Name ist heute noch in Form des chemischen Elements Einsteinium bekannt.

test

Q: Frage 1: Was war Albert Einsteins berühmteste Entdeckung?
- Das Periodensystem
- Die Schwerkraft
- Die Relativitätstheorie (correct)

test

Q: Frage 2: Aus welchem Land stammt Albert Einstein ursprünglich?
- Deutschland (correct)
- USA
- Schweiz

test

Q: Frage 3: Wo ist Albert Einstein gestorben?
- In der Schweiz
- In den USA (correct)
- In Deutschland

test

Q: Frage 4: Was ist nach Albert Einstein benannt?
- Ein chemisches Element (correct)
- Ein Planet
- Ein Berg